-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.343879259937
cusum  =  0.0937034701302
eta  =  0.625512943571
hl_amp_ratio  =  0.631684382652
kurtosis  =  0.167637295827
n_points  =  289
period  =  0.406357496026
period_SNR  =  33.9988700683
period_log10FAP  =  -30.4991374578
period_uncertainty  =  4.48577627037e-05
phase_cusum  =  0.221987584896
phase_eta  =  0.402134016096
phi21  =  1.18610236365
phi31  =  2.50707966954
quartile31  =  0.41
r21  =  0.567748299353
r31  =  0.301534662384
shapiro_w  =  0.958281576633
skewness  =  -0.715868000595
slope_per10  =  -0.0753249121934
slope_per90  =  0.0768630985131
stetson_k  =  0.77384185745
weighted_mean  =  12.2065643105
weighted_std  =  0.28789615898
