-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.338607250573
cusum  =  0.140894555339
eta  =  0.787066371261
hl_amp_ratio  =  0.524551700817
kurtosis  =  -0.368676313675
n_points  =  222
period  =  0.518759002957
period_SNR  =  29.607895405
period_log10FAP  =  -20.4741974548
period_uncertainty  =  9.20329425105e-05
phase_cusum  =  0.266742055428
phase_eta  =  0.505095650742
phi21  =  -2.45222284108
phi31  =  -1.69800516977
quartile31  =  0.465
r21  =  0.439651414551
r31  =  0.401373057831
shapiro_w  =  0.967576444149
skewness  =  -0.36858458396
slope_per10  =  -0.07923165495
slope_per90  =  0.0685527890012
stetson_k  =  0.738646041339
weighted_mean  =  17.6807098728
weighted_std  =  0.317563303222
