-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.41


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.176556261258
cusum  =  0.16867570473
eta  =  0.554503648015
hl_amp_ratio  =  1.08247236121
kurtosis  =  -1.0102370381
n_points  =  306
period  =  0.445172089894
period_SNR  =  48.2730438764
period_log10FAP  =  -50.9739956389
period_uncertainty  =  5.54607186584e-05
phase_cusum  =  0.27239431769
phase_eta  =  0.238115336627
phi21  =  -0.579096677235
phi31  =  1.8991464996
quartile31  =  0.2775
r21  =  0.194739341048
r31  =  0.0317650077974
shapiro_w  =  0.925693631172
skewness  =  0.246885647624
slope_per10  =  -0.197904730172
slope_per90  =  0.15165084877
stetson_k  =  0.880640187762
weighted_mean  =  14.4100248911
weighted_std  =  0.139623123729
