-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.72


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.222519066998
cusum  =  0.0924019789712
eta  =  0.531616520796
hl_amp_ratio  =  0.434116589187
kurtosis  =  -1.47129266775
n_points  =  344
period  =  0.326916874795
period_SNR  =  50.4410085371
period_log10FAP  =  -56.6178826193
period_uncertainty  =  2.97391817728e-05
phase_cusum  =  0.277117147309
phase_eta  =  0.196014709129
phi21  =  -1.62349119108
phi31  =  0.349013039053
quartile31  =  0.33
r21  =  0.144535230332
r31  =  0.103564906097
shapiro_w  =  0.882287144661
skewness  =  -0.317931319112
slope_per10  =  -0.101220017031
slope_per90  =  0.121258513149
stetson_k  =  0.833256233581
weighted_mean  =  13.9876582401
weighted_std  =  0.159307530011
