-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.345037650124
cusum  =  0.239421015055
eta  =  0.861852979952
hl_amp_ratio  =  0.545622690845
kurtosis  =  -0.693731869077
n_points  =  266
period  =  0.505571334102
period_SNR  =  31.4801096141
period_log10FAP  =  -21.523577027
period_uncertainty  =  8.74438770642e-05
phase_cusum  =  0.356852396284
phase_eta  =  0.713313891216
phi21  =  -2.5756246691
phi31  =  -1.39461297454
quartile31  =  0.57
r21  =  0.460029677226
r31  =  0.419573116374
shapiro_w  =  0.968604207039
skewness  =  -0.299767683776
slope_per10  =  -0.0337194243551
slope_per90  =  0.0464235698862
stetson_k  =  0.723217541735
weighted_mean  =  18.2316189174
weighted_std  =  0.386565317931
