-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.31


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0866542852164
cusum  =  0.241905043445
eta  =  2.05649675847
hl_amp_ratio  =  1.12765892581
kurtosis  =  1.53731104201
n_points  =  44
period  =  0.0395463928716
period_SNR  =  10.7418930448
period_log10FAP  =  -0.00381985245176
period_uncertainty  =  8.26523468448e-07
phase_cusum  =  0.262333944397
phase_eta  =  1.36721781617
phi21  =  0.876608385842
phi31  =  -0.224824930633
quartile31  =  0.075
r21  =  0.318683477334
r31  =  0.226048872224
shapiro_w  =  0.938345551491
skewness  =  0.879667161256
slope_per10  =  -0.0614667531858
slope_per90  =  0.0932892043034
stetson_k  =  0.773231137707
weighted_mean  =  16.5499087734
weighted_std  =  0.0686786662468
