-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.48


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.049765954482
cusum  =  0.469681751683
eta  =  0.553099265872
hl_amp_ratio  =  0.531014148418
kurtosis  =  -0.613054301815
n_points  =  387
period  =  0.499319422295
period_SNR  =  47.7937530634
period_log10FAP  =  -38.9074850039
period_uncertainty  =  7.04895013621e-05
phase_cusum  =  0.289270390373
phase_eta  =  0.680264639207
phi21  =  -0.0388149399727
phi31  =  -0.12924490009
quartile31  =  0.09
r21  =  0.247884447396
r31  =  0.199500017436
shapiro_w  =  0.944758832455
skewness  =  -0.424726851713
slope_per10  =  -0.151259705147
slope_per90  =  0.198146779285
stetson_k  =  0.767816618722
weighted_mean  =  14.6811395627
weighted_std  =  0.0490093355897
