-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.385796892731
cusum  =  0.195656260741
eta  =  0.626267319294
hl_amp_ratio  =  0.244997840934
kurtosis  =  0.0696351189428
n_points  =  158
period  =  0.460883996879
period_SNR  =  19.6185143741
period_log10FAP  =  -17.6864228316
period_uncertainty  =  7.99174632801e-05
phase_cusum  =  0.260992467889
phase_eta  =  0.160899522812
phi21  =  3.83202358675
phi31  =  4.80715580196
quartile31  =  0.42
r21  =  0.427136436005
r31  =  0.305903689306
shapiro_w  =  0.86112511158
skewness  =  -1.06437713315
slope_per10  =  -0.145139870805
slope_per90  =  0.230792939591
stetson_k  =  0.665163159497
weighted_mean  =  16.7914758913
weighted_std  =  0.316464116702
