-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.390836860508
cusum  =  0.188303179757
eta  =  0.667328530913
hl_amp_ratio  =  0.313050812473
kurtosis  =  -0.988600609835
n_points  =  340
period  =  0.470658245033
period_SNR  =  44.5322204776
period_log10FAP  =  -47.0770691169
period_uncertainty  =  6.18473394001e-05
phase_cusum  =  0.325483083652
phase_eta  =  0.0526116599312
phi21  =  3.88589121758
phi31  =  4.83145632732
quartile31  =  0.57
r21  =  0.466036042111
r31  =  0.324630985556
shapiro_w  =  0.876227974892
skewness  =  -0.642776143876
slope_per10  =  -0.110968870174
slope_per90  =  0.198002804859
stetson_k  =  0.751151462451
weighted_mean  =  14.4699416731
weighted_std  =  0.358066544084
