-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.111780470285
cusum  =  0.104686557548
eta  =  0.634150203791
hl_amp_ratio  =  1.02476387956
kurtosis  =  0.501086474189
n_points  =  410
period  =  0.362770463116
period_SNR  =  16.2745202852
period_log10FAP  =  -12.925072712
period_uncertainty  =  2.92946635024e-05
phase_cusum  =  0.142751010609
phase_eta  =  1.49871924164
phi21  =  -2.44236585535
phi31  =  -2.26819118494
quartile31  =  0.24
r21  =  0.0909214633008
r31  =  0.217826059515
shapiro_w  =  0.987781524658
skewness  =  0.136796769083
slope_per10  =  -0.0281176077521
slope_per90  =  0.038131670948
stetson_k  =  0.813011866776
weighted_mean  =  11.5788780488
weighted_std  =  0.159715325276
