-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.311305043104
cusum  =  0.129133200547
eta  =  0.619744938612
hl_amp_ratio  =  0.292195527317
kurtosis  =  0.277149827967
n_points  =  310
period  =  0.507252564812
period_SNR  =  38.1661638096
period_log10FAP  =  -36.3831737934
period_uncertainty  =  7.30616717914e-05
phase_cusum  =  0.216580118706
phase_eta  =  0.162747255714
phi21  =  0.657650838506
phi31  =  1.66714991945
quartile31  =  0.3575
r21  =  0.459140539369
r31  =  0.357842870945
shapiro_w  =  0.871690750122
skewness  =  -1.09386394304
slope_per10  =  -0.107907572108
slope_per90  =  0.144992861428
stetson_k  =  0.683851189472
weighted_mean  =  16.8309372234
weighted_std  =  0.280516184702
