-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.352005177254
cusum  =  0.102497308382
eta  =  0.785827356163
hl_amp_ratio  =  0.528503943636
kurtosis  =  -0.184110091683
n_points  =  704
period  =  0.512539110058
period_SNR  =  54.0211575113
period_log10FAP  =  -75.6973712917
period_uncertainty  =  7.31488154478e-05
phase_cusum  =  0.258064216116
phase_eta  =  0.658219379781
phi21  =  0.72908621801
phi31  =  1.5206273606
quartile31  =  0.45
r21  =  0.422230843425
r31  =  0.177154915192
shapiro_w  =  0.963303208351
skewness  =  -0.433647223681
slope_per10  =  -0.029712688994
slope_per90  =  0.030124971125
stetson_k  =  0.741386940521
weighted_mean  =  17.1824123429
weighted_std  =  0.331090195673
