-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.73


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.246364824973
cusum  =  0.137761434306
eta  =  0.550238009778
hl_amp_ratio  =  0.372931459185
kurtosis  =  -1.17634055235
n_points  =  214
period  =  0.571047444512
period_SNR  =  28.7405272573
period_log10FAP  =  -29.2479800765
period_uncertainty  =  8.70552255095e-05
phase_cusum  =  0.284042985309
phase_eta  =  0.0457959082814
phi21  =  0.767151402552
phi31  =  -0.961675304029
quartile31  =  0.41
r21  =  0.520977496598
r31  =  0.397675871211
shapiro_w  =  0.906024873257
skewness  =  -0.458207483846
slope_per10  =  -0.17883425368
slope_per90  =  0.5318813907
stetson_k  =  0.795644908727
weighted_mean  =  13.9275723473
weighted_std  =  0.233798612891
