-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.62


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.151348276443
cusum  =  0.140526304821
eta  =  0.481775896453
hl_amp_ratio  =  0.772433056917
kurtosis  =  -0.876648236748
n_points  =  411
period  =  2.8522971619
period_SNR  =  34.1243999029
period_log10FAP  =  -34.9387619529
period_uncertainty  =  0.00226301085854
phase_cusum  =  0.194623219178
phase_eta  =  0.614385525809
phi21  =  -1.76310440568
phi31  =  -4.57721026725
quartile31  =  0.26
r21  =  0.310779226773
r31  =  0.163140789471
shapiro_w  =  0.970211207867
skewness  =  -0.273843110902
slope_per10  =  -0.417959993705
slope_per90  =  0.308666657656
stetson_k  =  0.841155468813
weighted_mean  =  12.1626563769
weighted_std  =  0.161238387947
