-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.333832984784
cusum  =  0.100694977115
eta  =  0.55261834098
hl_amp_ratio  =  0.305514484115
kurtosis  =  -0.258865354346
n_points  =  349
period  =  0.560970608398
period_SNR  =  38.4066453105
period_log10FAP  =  -42.6840945439
period_uncertainty  =  8.72372825054e-05
phase_cusum  =  0.245837876064
phase_eta  =  0.0639503670604
phi21  =  -2.17168548082
phi31  =  -4.24118416141
quartile31  =  0.4
r21  =  0.602702074052
r31  =  0.388618816159
shapiro_w  =  0.850422024727
skewness  =  -1.00167263507
slope_per10  =  -0.129795434622
slope_per90  =  0.216356769628
stetson_k  =  0.666608672877
weighted_mean  =  14.2250823155
weighted_std  =  0.32111550644
