-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.42


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.297547281421
cusum  =  0.406196131101
eta  =  0.55577742499
hl_amp_ratio  =  0.516803516393
kurtosis  =  -1.19328068845
n_points  =  32
period  =  0.230064123402
period_SNR  =  6.79599034081
period_log10FAP  =  -0.365943261908
period_uncertainty  =  1.97440390973e-05
phase_cusum  =  0.248073153139
phase_eta  =  0.481242047226
phi21  =  0.451456869669
phi31  =  -0.0641476813535
quartile31  =  0.4275
r21  =  0.126728310898
r31  =  0.0378251669926
shapiro_w  =  0.926842212677
skewness  =  -0.308534334142
slope_per10  =  -0.18437500461
slope_per90  =  0.327521438817
stetson_k  =  0.810144391896
weighted_mean  =  16.141180394
weighted_std  =  0.225409374095
