-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.272887004847
cusum  =  0.139114973901
eta  =  0.549990324275
hl_amp_ratio  =  0.561620917919
kurtosis  =  -0.579519131683
n_points  =  378
period  =  0.550574030537
period_SNR  =  45.4591013922
period_log10FAP  =  -49.577692036
period_uncertainty  =  8.44076229471e-05
phase_cusum  =  0.242110259305
phase_eta  =  0.099340723845
phi21  =  -2.23032036439
phi31  =  -4.00832399644
quartile31  =  0.37
r21  =  0.48905007635
r31  =  0.33208894865
shapiro_w  =  0.935229301453
skewness  =  -0.621507686059
slope_per10  =  -0.148806549391
slope_per90  =  0.226526627963
stetson_k  =  0.796842258725
weighted_mean  =  14.4377930267
weighted_std  =  0.244496875739
