-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.225569367852
cusum  =  0.140016871915
eta  =  0.824424815897
hl_amp_ratio  =  0.79812935667
kurtosis  =  -0.651957179781
n_points  =  113
period  =  0.367285226369
period_SNR  =  14.7646954553
period_log10FAP  =  -9.89165540609
period_uncertainty  =  3.3558886147e-05
phase_cusum  =  0.322487873059
phase_eta  =  0.744464145552
phi21  =  1.31232933627
phi31  =  3.5816150072
quartile31  =  0.34
r21  =  0.25452056591
r31  =  0.251309162355
shapiro_w  =  0.971067607403
skewness  =  -0.194739039579
slope_per10  =  -0.132751577047
slope_per90  =  0.21069444095
stetson_k  =  0.837615488813
weighted_mean  =  16.5603243833
weighted_std  =  0.212315719699
