-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.27513205612
cusum  =  0.170176671838
eta  =  0.435971414657
hl_amp_ratio  =  0.444377122565
kurtosis  =  -0.91010267681
n_points  =  295
period  =  0.556286879107
period_SNR  =  40.8059418038
period_log10FAP  =  -39.9434469964
period_uncertainty  =  8.62246406995e-05
phase_cusum  =  0.234019528437
phase_eta  =  0.148964484757
phi21  =  4.03958084925
phi31  =  5.31710605425
quartile31  =  0.43
r21  =  0.50947386444
r31  =  0.356722605175
shapiro_w  =  0.923794746399
skewness  =  -0.4214835771
slope_per10  =  -0.16302867669
slope_per90  =  0.299932141599
stetson_k  =  0.781966628583
weighted_mean  =  14.9405964123
weighted_std  =  0.257188601715
