-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.354103433802
cusum  =  0.174297062574
eta  =  0.489404831628
hl_amp_ratio  =  0.790296913549
kurtosis  =  -1.22124053449
n_points  =  291
period  =  0.567880356347
period_SNR  =  33.4486553676
period_log10FAP  =  -32.8629502539
period_uncertainty  =  8.78364736418e-05
phase_cusum  =  0.285494204316
phase_eta  =  0.154260424663
phi21  =  -2.07370975755
phi31  =  -0.415829462716
quartile31  =  0.575
r21  =  0.558035349499
r31  =  0.34583343201
shapiro_w  =  0.948594808578
skewness  =  -0.148148203821
slope_per10  =  -0.135895687855
slope_per90  =  0.214198506741
stetson_k  =  0.874352366917
weighted_mean  =  14.8301620063
weighted_std  =  0.318658852602
