-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.388774578934
cusum  =  0.152515452351
eta  =  0.597234560244
hl_amp_ratio  =  0.393164192384
kurtosis  =  -0.475247805786
n_points  =  93
period  =  0.460444685982
period_SNR  =  11.1397324924
period_log10FAP  =  -8.53875712684
period_uncertainty  =  6.65651846442e-05
phase_cusum  =  0.236125487612
phase_eta  =  0.225659489194
phi21  =  -2.85872796645
phi31  =  -2.98970225725
quartile31  =  0.47
r21  =  0.455910013057
r31  =  0.192125119617
shapiro_w  =  0.891827821732
skewness  =  -0.819901209733
slope_per10  =  -0.225003088941
slope_per90  =  0.220000012778
stetson_k  =  0.727940521353
weighted_mean  =  16.1786993597
weighted_std  =  0.34030206336
