-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.326808619211
cusum  =  0.0990580629684
eta  =  0.571112095454
hl_amp_ratio  =  0.470808529726
kurtosis  =  -0.151274913413
n_points  =  375
period  =  0.480475843936
period_SNR  =  48.9657017551
period_log10FAP  =  -51.2254188176
period_uncertainty  =  7.87106192591e-05
phase_cusum  =  0.247669191151
phase_eta  =  0.514735282692
phi21  =  -2.46449655074
phi31  =  -1.51330459502
quartile31  =  0.44
r21  =  0.283938350367
r31  =  0.110952651158
shapiro_w  =  0.926029026508
skewness  =  -0.776596427505
slope_per10  =  -0.0400843105003
slope_per90  =  0.0474151893791
stetson_k  =  0.794880342853
weighted_mean  =  15.3208709016
weighted_std  =  0.298419392715
