-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.336500068782
cusum  =  0.171655989911
eta  =  0.542208320806
hl_amp_ratio  =  0.504735757195
kurtosis  =  -0.655674258058
n_points  =  332
period  =  0.516913141301
period_SNR  =  42.8896695814
period_log10FAP  =  -45.0323111198
period_uncertainty  =  7.49019231031e-05
phase_cusum  =  0.233219414272
phase_eta  =  0.0644450132012
phi21  =  -2.41232343894
phi31  =  -4.37603465685
quartile31  =  0.45
r21  =  0.450161044141
r31  =  0.331908360139
shapiro_w  =  0.920885384083
skewness  =  -0.632875170698
slope_per10  =  -0.143316585095
slope_per90  =  0.264333163421
stetson_k  =  0.812170419797
weighted_mean  =  13.5814211886
weighted_std  =  0.277369604563
