-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.35


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.318446179897
cusum  =  0.170111513705
eta  =  0.469330860529
hl_amp_ratio  =  0.621286899486
kurtosis  =  -0.270693841103
n_points  =  176
period  =  1.00989272118
period_SNR  =  23.0718336652
period_log10FAP  =  -21.0961063766
period_uncertainty  =  0.000296678262293
phase_cusum  =  0.272196315243
phase_eta  =  0.453064455806
phi21  =  -2.47534167775
phi31  =  -0.836134404715
quartile31  =  0.3925
r21  =  0.327717538246
r31  =  0.135854538392
shapiro_w  =  0.948993682861
skewness  =  -0.678388046044
slope_per10  =  -0.259229924085
slope_per90  =  0.310940295258
stetson_k  =  0.799910354158
weighted_mean  =  12.2376704545
weighted_std  =  0.281454671855
