-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.335615030055
cusum  =  0.131837030087
eta  =  0.561901797817
hl_amp_ratio  =  0.390754784361
kurtosis  =  0.26873821785
n_points  =  203
period  =  0.458651168877
period_SNR  =  21.3230286711
period_log10FAP  =  -18.5397247276
period_uncertainty  =  5.78228915626e-05
phase_cusum  =  0.281077720564
phase_eta  =  0.438501049271
phi21  =  0.700359030958
phi31  =  1.75641434494
quartile31  =  0.33
r21  =  0.452118904322
r31  =  0.257959657393
shapiro_w  =  0.882286190987
skewness  =  -1.06061539483
slope_per10  =  -0.105545311529
slope_per90  =  0.176407512584
stetson_k  =  0.698206330242
weighted_mean  =  12.521029654
weighted_std  =  0.308860387269
