-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.242488057133
cusum  =  0.148478289473
eta  =  0.556791899448
hl_amp_ratio  =  0.52425303607
kurtosis  =  -0.5750972967
n_points  =  142
period  =  0.36518336116
period_SNR  =  20.3000167304
period_log10FAP  =  -14.2411127252
period_uncertainty  =  6.81312263201e-05
phase_cusum  =  0.278233855863
phase_eta  =  0.592722009626
phi21  =  -2.07983963182
phi31  =  -2.27076166797
quartile31  =  0.32
r21  =  0.404581952269
r31  =  0.0511792514287
shapiro_w  =  0.935938060284
skewness  =  -0.63108798174
slope_per10  =  -0.150503929321
slope_per90  =  0.331358014217
stetson_k  =  0.773191522597
weighted_mean  =  13.980784396
weighted_std  =  0.219774931757
