-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.54


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.205948233673
cusum  =  0.279049261332
eta  =  0.525467935499
hl_amp_ratio  =  2.12012538612
kurtosis  =  -1.18231490385
n_points  =  98
period  =  0.309722296965
period_SNR  =  20.4721123976
period_log10FAP  =  -12.8097445661
period_uncertainty  =  3.4610484163e-05
phase_cusum  =  0.353229363717
phase_eta  =  0.238383014641
phi21  =  2.3547378064
phi31  =  3.64402653462
quartile31  =  0.275
r21  =  0.0582997758338
r31  =  0.0997594378422
shapiro_w  =  0.919074356556
skewness  =  0.349645714
slope_per10  =  -0.368666662058
slope_per90  =  0.299478564412
stetson_k  =  0.843769438884
weighted_mean  =  14.8298118201
weighted_std  =  0.151410286474
