-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.62


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.220796838029
cusum  =  0.145211744364
eta  =  0.501520638729
hl_amp_ratio  =  1.87079597661
kurtosis  =  -1.48780699307
n_points  =  375
period  =  0.339955460309
period_SNR  =  57.3928688713
period_log10FAP  =  -66.6059658283
period_uncertainty  =  3.22636344287e-05
phase_cusum  =  0.267629788205
phase_eta  =  0.135021735253
phi21  =  -1.52696821476
phi31  =  0.20483915699
quartile31  =  0.35
r21  =  0.147553886898
r31  =  0.0962273688889
shapiro_w  =  0.87128162384
skewness  =  0.304312871541
slope_per10  =  -0.117447672234
slope_per90  =  0.115166078115
stetson_k  =  0.859323727372
weighted_mean  =  14.942109948
weighted_std  =  0.164181162561
