-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.228698241576
cusum  =  0.263177202286
eta  =  0.517850595714
hl_amp_ratio  =  0.49190508385
kurtosis  =  -0.723965638126
n_points  =  112
period  =  0.47595418298
period_SNR  =  17.5881594596
period_log10FAP  =  -12.3811993839
period_uncertainty  =  9.80742227877e-05
phase_cusum  =  0.218422820445
phase_eta  =  0.334583956532
phi21  =  -2.32269081754
phi31  =  -1.49037856623
quartile31  =  0.3125
r21  =  0.481852926926
r31  =  0.294641158694
shapiro_w  =  0.91068315506
skewness  =  -0.68473610722
slope_per10  =  -0.271867855506
slope_per90  =  0.32241427098
stetson_k  =  0.774064668332
weighted_mean  =  15.2994890304
weighted_std  =  0.187517116143
