-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.327855010522
cusum  =  0.112693699541
eta  =  0.659739322439
hl_amp_ratio  =  0.567861570135
kurtosis  =  -0.989676532426
n_points  =  433
period  =  0.540629630012
period_SNR  =  60.9526859577
period_log10FAP  =  -60.9227352871
period_uncertainty  =  8.21076547574e-05
phase_cusum  =  0.233439635615
phase_eta  =  0.198518992488
phi21  =  -2.35873235929
phi31  =  -4.38165224655
quartile31  =  0.49
r21  =  0.422282194245
r31  =  0.278252482235
shapiro_w  =  0.933815062046
skewness  =  -0.458649174259
slope_per10  =  -0.0575483475287
slope_per90  =  0.169612321832
stetson_k  =  0.81855236618
weighted_mean  =  14.2586063182
weighted_std  =  0.292814333197
