-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.294449312152
cusum  =  0.145003122585
eta  =  0.54583108571
hl_amp_ratio  =  0.428650958219
kurtosis  =  -1.07460064887
n_points  =  361
period  =  0.532721260303
period_SNR  =  39.1879870795
period_log10FAP  =  -44.690805093
period_uncertainty  =  7.95533826694e-05
phase_cusum  =  0.247864229956
phase_eta  =  0.172850431499
phi21  =  0.902833646634
phi31  =  2.09273181226
quartile31  =  0.48
r21  =  0.49547584591
r31  =  0.374798501251
shapiro_w  =  0.903388142586
skewness  =  -0.538492212577
slope_per10  =  -0.0972090200334
slope_per90  =  0.24387265618
stetson_k  =  0.797946452208
weighted_mean  =  14.0111078998
weighted_std  =  0.281261824269
