-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.143400917248
cusum  =  0.105929354807
eta  =  0.73367387153
hl_amp_ratio  =  0.825243411804
kurtosis  =  1.22491113459
n_points  =  419
period  =  0.494868559869
period_SNR  =  29.2672284018
period_log10FAP  =  -23.5948533122
period_uncertainty  =  7.00034755525e-05
phase_cusum  =  0.182134714341
phase_eta  =  1.36679353781
phi21  =  -0.760642937827
phi31  =  -0.119550498673
quartile31  =  0.24
r21  =  0.240279275151
r31  =  0.0293074544964
shapiro_w  =  0.976794183254
skewness  =  0.0583521839751
slope_per10  =  -0.0500053498052
slope_per90  =  0.0690145379379
stetson_k  =  0.783261092362
weighted_mean  =  11.352601432
weighted_std  =  0.17241001554
