-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.331298055938
cusum  =  0.136840377101
eta  =  0.555805973729
hl_amp_ratio  =  0.282726162248
kurtosis  =  -0.8061182813
n_points  =  333
period  =  0.584440773405
period_SNR  =  40.4630067565
period_log10FAP  =  -42.3817232657
period_uncertainty  =  7.64174664483e-05
phase_cusum  =  0.234335217214
phase_eta  =  0.0537749599735
phi21  =  -2.41996406834
phi31  =  -4.33363729412
quartile31  =  0.45
r21  =  0.523680799971
r31  =  0.353298934175
shapiro_w  =  0.900356411934
skewness  =  -0.671050728713
slope_per10  =  -0.185964254085
slope_per90  =  0.310270502578
stetson_k  =  0.728457280154
weighted_mean  =  14.7680248182
weighted_std  =  0.310297908694
