-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.194444001463
cusum  =  0.396164609663
eta  =  0.684277651128
hl_amp_ratio  =  2.25503626475
kurtosis  =  -0.53432074818
n_points  =  44
period  =  0.371206343529
period_SNR  =  8.09822673647
period_log10FAP  =  -1.40833041276
period_uncertainty  =  5.34509778421e-05
phase_cusum  =  0.381904305948
phase_eta  =  0.480878881135
phi21  =  3.49715537811
phi31  =  3.75312006772
quartile31  =  0.185
r21  =  0.336931761481
r31  =  0.251116270449
shapiro_w  =  0.916382312775
skewness  =  0.736347672191
slope_per10  =  -0.327686683351
slope_per90  =  0.37697178727
stetson_k  =  0.786282174789
weighted_mean  =  14.1348056537
weighted_std  =  0.146534337453
