-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.383668598466
cusum  =  0.146292680415
eta  =  0.553415393886
hl_amp_ratio  =  0.241924265684
kurtosis  =  -0.0548246073203
n_points  =  259
period  =  0.507055136136
period_SNR  =  28.0845432401
period_log10FAP  =  -26.0489210321
period_uncertainty  =  7.45406248761e-05
phase_cusum  =  0.287417391594
phase_eta  =  0.191962257965
phi21  =  3.7871479277
phi31  =  4.64413327055
quartile31  =  0.395
r21  =  0.50559317364
r31  =  0.37172641097
shapiro_w  =  0.859616756439
skewness  =  -1.03300557716
slope_per10  =  -0.177139350326
slope_per90  =  0.186692738132
stetson_k  =  0.666611510422
weighted_mean  =  16.6319944212
weighted_std  =  0.316210964727
