-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.28


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.314004496271
cusum  =  0.252015699713
eta  =  0.57878217843
hl_amp_ratio  =  0.470481526818
kurtosis  =  -0.658840131093
n_points  =  52
period  =  0.516210399843
period_SNR  =  7.25835584906
period_log10FAP  =  -3.38954125485
period_uncertainty  =  5.8059881495e-05
phase_cusum  =  0.369585066552
phase_eta  =  0.263225571373
phi21  =  0.0598104989079
phi31  =  0.676497868585
quartile31  =  0.455
r21  =  0.149405265497
r31  =  0.40924553663
shapiro_w  =  0.895122110844
skewness  =  -0.671312287214
slope_per10  =  -0.343507732232
slope_per90  =  0.682408286325
stetson_k  =  0.813464932084
weighted_mean  =  13.676503268
weighted_std  =  0.291383663804
