-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.57


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248519205801
cusum  =  0.136561418626
eta  =  0.536681237943
hl_amp_ratio  =  0.753735553497
kurtosis  =  -1.3483625209
n_points  =  259
period  =  0.321158841999
period_SNR  =  41.3832426087
period_log10FAP  =  -43.0516029349
period_uncertainty  =  2.99063996604e-05
phase_cusum  =  0.238386487265
phase_eta  =  0.167724769738
phi21  =  -1.68198962994
phi31  =  -3.853262564
quartile31  =  0.37
r21  =  0.230520092358
r31  =  0.0958422780084
shapiro_w  =  0.916302859783
skewness  =  -0.215195196447
slope_per10  =  -0.152280249926
slope_per90  =  0.16968098589
stetson_k  =  0.86438616737
weighted_mean  =  15.6192588433
weighted_std  =  0.186163159306
