-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.241602489439
cusum  =  0.165571231271
eta  =  0.816785853649
hl_amp_ratio  =  0.637713652144
kurtosis  =  -0.157773942075
n_points  =  148
period  =  1.09972450973
period_SNR  =  22.3380856317
period_log10FAP  =  -14.1557655885
period_uncertainty  =  0.000436571926573
phase_cusum  =  0.240818883208
phase_eta  =  0.63448071604
phi21  =  -1.55106132735
phi31  =  -0.478112330317
quartile31  =  0.31
r21  =  0.254705236722
r31  =  0.20402080441
shapiro_w  =  0.966480672359
skewness  =  -0.453658712584
slope_per10  =  -0.272666666036
slope_per90  =  0.548164979639
stetson_k  =  0.785882561087
weighted_mean  =  14.4896231742
weighted_std  =  0.212891595661
