-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.308329333749
cusum  =  0.153819875595
eta  =  0.45213306806
hl_amp_ratio  =  0.296769192221
kurtosis  =  -0.464111391276
n_points  =  166
period  =  0.603071091405
period_SNR  =  22.740662631
period_log10FAP  =  -21.3785773434
period_uncertainty  =  8.22743659795e-05
phase_cusum  =  0.257268560207
phase_eta  =  0.179729414881
phi21  =  0.886340025749
phi31  =  1.59645248334
quartile31  =  0.3475
r21  =  0.386682719977
r31  =  0.173131012575
shapiro_w  =  0.853098630905
skewness  =  -0.923022530164
slope_per10  =  -0.299299999606
slope_per90  =  0.399182465302
stetson_k  =  0.71989377223
weighted_mean  =  13.090171371
weighted_std  =  0.245325801451
