-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.207142125891
cusum  =  0.111472310509
eta  =  0.484388989083
hl_amp_ratio  =  0.565012770124
kurtosis  =  0.0708156676585
n_points  =  407
period  =  0.581968923197
period_SNR  =  43.7559412298
period_log10FAP  =  -44.1407427343
period_uncertainty  =  9.47832146606e-05
phase_cusum  =  0.205401835519
phase_eta  =  0.536401513278
phi21  =  -2.07652621974
phi31  =  -3.75251243205
quartile31  =  0.26
r21  =  0.447197058325
r31  =  0.148765824106
shapiro_w  =  0.956134080887
skewness  =  -0.723810290683
slope_per10  =  -0.0725299793334
slope_per90  =  0.101686038387
stetson_k  =  0.752059764974
weighted_mean  =  16.1664107787
weighted_std  =  0.18554541339
