-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.31476156109
cusum  =  0.126569510126
eta  =  0.523029891759
hl_amp_ratio  =  0.277901869896
kurtosis  =  0.117658895654
n_points  =  201
period  =  0.595423810015
period_SNR  =  22.9438550061
period_log10FAP  =  -21.3708538607
period_uncertainty  =  9.59370689697e-05
phase_cusum  =  0.254625906728
phase_eta  =  0.264139347817
phi21  =  0.892833083457
phi31  =  2.02731345378
quartile31  =  0.33
r21  =  0.418688149625
r31  =  0.152651250269
shapiro_w  =  0.839729547501
skewness  =  -1.13951989221
slope_per10  =  -0.247903014166
slope_per90  =  0.322000007145
stetson_k  =  0.638116178396
weighted_mean  =  14.2754713367
weighted_std  =  0.26959826841
