-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0132167616007
cusum  =  0.235036309432
eta  =  0.682306816558
hl_amp_ratio  =  1.54350389953
kurtosis  =  1.35909512924
n_points  =  424
period  =  0.107817661266
period_SNR  =  14.6472158901
period_log10FAP  =  -8.321778284
period_uncertainty  =  3.28128154023e-06
phase_cusum  =  0.115816571017
phase_eta  =  1.88755455016
phi21  =  -0.767195387348
phi31  =  -1.58202638752
quartile31  =  0.04
r21  =  0.381806949929
r31  =  0.0469104576006
shapiro_w  =  0.965413868427
skewness  =  0.404367506934
slope_per10  =  -0.0416083673496
slope_per90  =  0.0392172821014
stetson_k  =  0.747578874091
weighted_mean  =  13.6223090004
weighted_std  =  0.0261790031214
