-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.73


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.18960584729
cusum  =  0.209893892855
eta  =  0.557647265495
hl_amp_ratio  =  0.799602817483
kurtosis  =  -0.82875626104
n_points  =  192
period  =  0.381266667909
period_SNR  =  20.6124658953
period_log10FAP  =  -19.3097350134
period_uncertainty  =  4.73682039749e-05
phase_cusum  =  0.254977061864
phase_eta  =  0.546243068931
phi21  =  1.93694335449
phi31  =  6.03544193421
quartile31  =  0.2725
r21  =  0.386104576517
r31  =  0.164984341427
shapiro_w  =  0.962374210358
skewness  =  -0.308392446025
slope_per10  =  -0.101572145631
slope_per90  =  0.0893768018027
stetson_k  =  0.800571111516
weighted_mean  =  15.990310072
weighted_std  =  0.179138757283
