-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.363111774339
cusum  =  0.195491822224
eta  =  1.39866489466
hl_amp_ratio  =  0.47579726263
kurtosis  =  -0.618819000723
n_points  =  85
period  =  0.457239684273
period_SNR  =  22.4687179565
period_log10FAP  =  -7.34094370975
period_uncertainty  =  8.65141610489e-05
phase_cusum  =  0.330428018814
phase_eta  =  0.480856776205
phi21  =  1.05962041702
phi31  =  1.81063807225
quartile31  =  0.44
r21  =  0.442626860532
r31  =  0.111705697652
shapiro_w  =  0.928147256374
skewness  =  -0.646394390421
slope_per10  =  -0.125490139831
slope_per90  =  0.2849760545
stetson_k  =  0.758297465928
weighted_mean  =  15.7971553121
weighted_std  =  0.288469342169
