-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.195509349938
cusum  =  0.0845839525226
eta  =  0.588882074473
hl_amp_ratio  =  0.600697562144
kurtosis  =  -1.19048136366
n_points  =  293
period  =  0.590918718732
period_SNR  =  39.05324767
period_log10FAP  =  -42.7458588249
period_uncertainty  =  9.40234745887e-05
phase_cusum  =  0.245913515185
phase_eta  =  0.0460601061547
phi21  =  1.24987321183
phi31  =  2.64859401346
quartile31  =  0.28
r21  =  0.472443982285
r31  =  0.300955714458
shapiro_w  =  0.939763247967
skewness  =  -0.267101406488
slope_per10  =  -0.205378171603
slope_per90  =  0.355326732237
stetson_k  =  0.85096518742
weighted_mean  =  13.410625817
weighted_std  =  0.168530220288
