-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.34825043799
cusum  =  0.221489759115
eta  =  0.547448809473
hl_amp_ratio  =  0.268400224482
kurtosis  =  -0.879683163141
n_points  =  171
period  =  0.508172620353
period_SNR  =  24.9849986292
period_log10FAP  =  -20.3552534564
period_uncertainty  =  7.56885062818e-05
phase_cusum  =  0.340530038285
phase_eta  =  0.373516019941
phi21  =  -2.30922129482
phi31  =  -4.26975170674
quartile31  =  0.455
r21  =  0.443858899161
r31  =  0.218090033082
shapiro_w  =  0.873619675636
skewness  =  -0.71811374955
slope_per10  =  -0.167892502598
slope_per90  =  0.222300161299
stetson_k  =  0.695698790556
weighted_mean  =  15.6325286758
weighted_std  =  0.321243522322
