-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277391769711
cusum  =  0.111135129074
eta  =  0.625038109892
hl_amp_ratio  =  0.473013677026
kurtosis  =  -0.404467939233
n_points  =  385
period  =  0.514310617362
period_SNR  =  50.4056063902
period_log10FAP  =  -52.6743757867
period_uncertainty  =  7.3768018864e-05
phase_cusum  =  0.230319259045
phase_eta  =  0.376793762279
phi21  =  0.786168662046
phi31  =  1.86821761164
quartile31  =  0.33
r21  =  0.369114679778
r31  =  0.199329563308
shapiro_w  =  0.946066319942
skewness  =  -0.64721971449
slope_per10  =  -0.0770009583552
slope_per90  =  0.126194065066
stetson_k  =  0.770809010805
weighted_mean  =  15.7132282297
weighted_std  =  0.230404744633
