-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.30519888271
cusum  =  0.143104295697
eta  =  0.402910027963
hl_amp_ratio  =  0.927417617387
kurtosis  =  -1.42653926907
n_points  =  199
period  =  0.369718605466
period_SNR  =  37.0894555043
period_log10FAP  =  -33.8687304815
period_uncertainty  =  6.04510489125e-05
phase_cusum  =  0.305554859335
phase_eta  =  0.0954424752289
phi21  =  1.50309794022
phi31  =  1.07193185001
quartile31  =  0.425
r21  =  0.123985001324
r31  =  0.0905059326363
shapiro_w  =  0.91307425499
skewness  =  0.14814804844
slope_per10  =  -0.135524997022
slope_per90  =  0.200970880182
stetson_k  =  0.90756030827
weighted_mean  =  12.5946780787
weighted_std  =  0.22584607538
