-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.285699357106
cusum  =  0.125214294393
eta  =  0.654824176119
hl_amp_ratio  =  0.458965532061
kurtosis  =  -0.435156575217
n_points  =  338
period  =  0.519959329718
period_SNR  =  42.8423930855
period_log10FAP  =  -37.4078419414
period_uncertainty  =  7.66359127108e-05
phase_cusum  =  0.258213769905
phase_eta  =  0.502333580092
phi21  =  0.849956185612
phi31  =  2.18695862501
quartile31  =  0.36
r21  =  0.468871419535
r31  =  0.22038344776
shapiro_w  =  0.951590657234
skewness  =  -0.586767774877
slope_per10  =  -0.11288728528
slope_per90  =  0.147324304162
stetson_k  =  0.774125022704
weighted_mean  =  13.3735058547
weighted_std  =  0.251213913242
