-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.193380026287
cusum  =  0.0801201878736
eta  =  0.616778846702
hl_amp_ratio  =  0.749658270924
kurtosis  =  -1.05914915019
n_points  =  312
period  =  1.32177232298
period_SNR  =  31.4811689624
period_log10FAP  =  -30.0453788374
period_uncertainty  =  0.000389157202283
phase_cusum  =  0.181859296926
phase_eta  =  0.597127565642
phi21  =  -2.19355493979
phi31  =  -1.35011377013
quartile31  =  0.33
r21  =  0.370123749223
r31  =  0.124567568155
shapiro_w  =  0.962343513966
skewness  =  -0.220546730785
slope_per10  =  -0.222333338267
slope_per90  =  0.246799010994
stetson_k  =  0.847218573793
weighted_mean  =  16.5758241739
weighted_std  =  0.201888339331
